Theorem 1 (Residuum). Für eine in einer punktierten Kreisscheibe D \{ a } analytische Funktion f definiert man das Residuum im Punkt a als

Res_{z=a} f (z) = Res_a f = 1 2π i ∫ C f (z) dz ,

wobei C ⊂ D \{ a } ein geschlossener Weg mit n(C, a ) = 1 ist (z.B. ein entgegen dem Uhrzeigersinn durchlaufener Kreis).

AΛΔ ∇ BCDΣ EFΓ GHIJKLMNO ΘΩ ℧ PΦΠΞ QRSTUVWXYΥΨ Z aαbβc∂dδeϵεfζξgγhħ ℏιiıjȷkκκlℓλmnηθϑoσςϕφ℘pρϱqrstτπuμνvυwωϖ xχyψz ∞ ∝ ∅ ∅ dð ϶